イャXトール完ｹ

このアプリケーショモﾌイャXトールは完ｹし、起ｮできるようになっています。もしこのアプリケーショモAャCャXトールする場合には、プログラムグループのアャCャXトールのアイコモ_ブルクリックしてください。


DOSを再スタートしてください

AUTOEXEC.BAT と/は CONFIG.SYS はアップデートされました。 ﾏ更をL効にする為、DOSを再スタートさせてください。

コャsューターをリブートする為、“再スタート”をクリックしてください。

ウィャhウズのままにするには、“そのままにしてください”をクリックしてください。

次回コャsューターを起ち上げるまではアプリケーショモNｮさせず、イャXトールを行なうだけにしてください。


Windowsを再スタートさせてください

ウィャhウズシステム はアップデートされました。 ﾏ更をL効にする為、ウィャhウズを再スタートさせてください。

ウィャhウズを再スタートさせる為、“再スタート”をクリックしてください。

ウィャhウズのままにするには、“そのままにしてください”をクリックしてください。

次回ウィャhウズに�るまではアプリケーショモNｮさせず、イャXトールを行なうだけにしてください。


イャXトールターゲットディレクトリを�ﾍしてください

イャXトールターゲットディレクトリに�りました。痰ｦばこのファイルがコピーされるディレクトリ凾ﾅす。

現在居るディレクトリにこのソフトウェアをイャXトールする場合は、“OKをクリックしてください。


バージョモｪ違うのでﾇめません

ﾊ常これは、現在のファイルと、違う言語またはｶ字のファイルをイャXトールしようとしている場合です。新しいファイルのｮ性の詳細は左､に、現在のｨは右､に\示されます。

ファイルをコピーする為、“コピー”をクリックしてください。

ファイルのコピーを�止し、イャXトールをｱ行する場合は“スキップ”をクリックしてください。このlな時には、ターゲットパスをﾒ集してからｼのｼOでファイルをイャXトールする為、“コピー”をIぶことをおEめします。


イャXトール�止

イャXトールを�止しますか？

イャXトールを�止するなら、“はい”をクリックしてください。

イャXトールをｱけるなら、“いいえ”をクリックしてください。

イャXトールを�止する場合には、すでにシステムにコピー済のファイルを削除するKvがあります。手ｮで削除もできますが、llatsni.exeと、filog.iniファイルをウィャhウズディレクトリに持っていれば、以下のvﾌでアャCャXトールを行なう獅ｪできます。

llatsni c:\windows\filog.ini

どちらも持っていなければやはり手ｮでファイルを削除しなければなりません。


ディスクを}�してください

次のディスクがKvです。そのドライブでKvなディスクを}�してください。

イャXトールをｱ行する場合は、“OK”をクリックしてください。

イャXトールを�止する場合は、“キャャZル”をクリックしてください。


ユーザー情ﾍしてください

あなたのｼOと、会社ｼをここに�ﾍしてください。ただしこのパッケージがNかによって

行われたものである場合、その人の情ｪ\示され削除もﾏ更もできません。

�ﾍｼは“ﾊ常の”ｶ字のみで、すくなくとも４ｶ字であるKvがあります。

会社ｼはﾁ閧ｵなくてもけっこうです。

イャXトールをｱ行する場合は、“OK”をクリックしてください。

イャXトールを�止する場合は、“キャャZル”をクリックしてください。


ようこそ

このプログラムは、システムにファイルをイャXトールし、プログラムマネジャーにアイコモ�ります。

イャXトールをスタートさせる場合は、“イャXトール”をクリックしてください。

なにもせず、ウィャhウズにﾟる場合は“イャXトールしない”をクリックしてください。

システムは何もﾏわりません。


イャXトールヘルプ

システムにアプリケーショモCャXトール�です。

ｪかり辛い時には、システムマネジャーに連高ｵてください。

ようこそ

ユーザー情ﾍしてください

ディスクを}�してください

イャXトールを�止してください

バージョモｪ違うのでﾇめません

イャXトールターゲットディレクトリを�ﾍしてください

ウィャhウズを再スタートしてください

DOSを再スタートしてください

イャXトール完ｹ

DOSシステムファイルを修正�です

イャXトールするものをIｵてください


イャXトールするｨをIｵてください

ここでアプリケーショモﾌどのｪをイャXトールしたいのかをIｵます。

どの瀑をイャXトールするのかしないのかを

左､のチェックボックスをクリックして決めてください。

瀑の詳細をmりたい場合は、プラスサイメi＋）をクリックしてください。プラスサイモﾍマイナス（－）サイモﾉﾏわります。これはリストを縮める獅ｪできます。プラスサイモ焜}イナスサイモ濬れなくて、小さなドットだけの場合には詳細はｳいと言う獅ﾅす。

“記述”と盾ｩれたウィャhウズ上にある詳細記述を見るためにテキストｪのアイテムをクリックしてください。

以下の情煬ｻわれます。

1. 現在の章の稿ﾊ

2. このアプリケーショゴての稿ﾊ

3. 使p可\なハードディスクeﾊ

出�る限り、“W準イャXトール”または“最小イャXトール”をIぶことをおEめします。

“カスタムイャXトール”は、何をしているのかc握している時のみ行なってください。

イャXトールをｱ行する場合は、“OK”をクリックしてください。

イャXトールを�止する場合は、“キャャZル”をクリックしてください。


DOSシステムファイルを修正�で�

AUTOEXEC.BATか CONFIG.SYSの修正を行います。

現在（修正O）のファイルの瀑は左､に\示され、ｦされる瀑は右､に\示されます。現在行っていることがc握できている場合にはｦされている瀑を_検またはﾒ集する獅ｪできます。

このファイルをアップロードし、オリジナルをﾛｶする場合は、“ﾛｶ”をクリックしてください。エディットコャgロール“～としてバックアップ”上にｼOを指閧ｵてバックアップを取ることができます。

このファイルをアップデートせず、オリジナルのままにしておくのであれば、“ﾛｶしない”をクリックしてください。このアプリケーショモﾍイャXトール後に起ｮしない獅烽ります。

“ﾛｶ”をIｷることをおEめします。何か起きた時にシステムにバックアップを格[するか、そのアプリケーショモAャCャXトールする獅烽ﾅきます。